Adesivo Lixo Resíduo Químico + Lixo Infectante + Lixo Comum sem Fundo Top

Identifique sua lixeira de forma rápida e fácil, tornando o ambiente muito mais seguro e profissional.

Quantidade: 1 unidade de Adesivo Resíduo Químico + 1 unidade de Adesivo Lixo Comum + 1 unidade de Adesivo Lixo Infectante

Material: Adesivo Vinil Fosco recortado eletronicamente - Não Possui fundo - acompanha máscara de aplicação.

Tamanho: 15x15cm OU 10cmx10cm

Recortado eletronicamente: não possui fundo. A cor de fundo será a cor da superfície onde for aplicado.

Aplicação: Superfícies lisas


Enviamos para TODO Brasil.

Pode ser aplicado em: superfície lisa, sem porosidade. Ex: lixeira, vidro, espelho, parede amaciada, móveis, portas, espelhos, etc.


Limpeza: pano úmido e detergente neutro. Não é recomendado utilizar produtos que contenham querosene, álcool ou solvente.

Observação: O produto pode apresentar tonalidade e tamanho da estampa diferente da visualizada no monitor.

Dúvidas frequentes:
? Preciso utilizar cola? Não, o produto é auto-adesivo.


Indicado para: farmácia, hospital, clínica estética, salão de beleza, clínica médica, etc.