Adesivo Porta Academia Personalizado Fisiculturista Músculo

Decore e sinalize a sua academia com esse adesivo personalizado. Os serviços da lateral e os escritos podem ser alterados.

Auto adesivo decorativo, poderá também aplicar em paredes, móveis, madeiras, vidros entre outras superfícies lisas. Para aplicar os adesivos não é necessário cola pois já é auto colante.

Contém: 1 adesivo porta nome personalizado.

Adesivo fosco, não transmite visibilidade de um lado para o outro.

Auto-Adesivo: Não precisa de cola para aplicação. Você recebe o produto pronto para ser instalado.

INFORMAÇÕES PERSONALIZADAS: As informações personalizadas desejadas devem ser informadas logo após a compra. Caso não seja informada nenhuma informação, o adesivo será enviado com a escrita "Academia" e sem número de contato.

Pode ser aplicado em: superfície lisa, limpa e sem porosidade. Ex: vidro, parede amaciada, móveis, portas, espelhos, etc.

Como Instalar seu Adesivo:
Para aplicação é necessário que o local seja uma superfície lisa e preparada com látex ou massa (se for aplicado em parede), não pode estar úmida ou empoeirada, o que prejudica todo o processo de aplicação do adesivo.

APLICAÇÃO: recomendamos que o produto seja aplicado por um profissional.

Informações Técnicas:
• Material: Vinil Adesivo
• Textura: Fosca (Antirreflexo)
• Indicações: Para portas ou qualquer superfície lisa.
• Impermeável: Sim.

Conteúdo da Embalagem:
• 1 Adesivo Decorativo no tamanho escolhido ao realizar a compra
Acompanha folheto com instruções de aplicação.

Dúvidas frequentes:
Preciso utilizar cola? Não, o produto é auto-adesivo.
Posso aplicar em parede com grafiato? Infelizmente não, apenas em superfícies lisas e sem porosidade.
