Kit 2 Adesivo Lixo Comum Sem Fundo Cores Tamanhos Top


Sinalize sua lixeira de forma rápida e fácil, tornando o ambiente muito mais seguro e profissional. O adesivo é recortado eletronicamente e não possui fundo, garantindo um acabamento mais elegante e delicado ao adesivo. 


Quantidade:  2 unidades de Adesivo Lixo Comum 


Material: Adesivo Vinil Fosco recortado eletronicamente - Não Possui fundo - acompanha máscara de aplicação.


Tamanhos: 10x10cm ou 15cmx15cm


Cores disponíveis: preto, branco, prata ou dourado.


Recortado eletronicamente: não possui fundo. A cor de fundo será a cor da superfície onde for aplicado.


Aplicação: Superfícies lisas


Enviamos para TODO Brasil.



Pode ser aplicado em: superfície lisa, sem porosidade. Ex: lixeira, vidro, espelho, parede amaciada, móveis, portas, espelhos, etc.



Limpeza: pano úmido e detergente neutro. Não é recomendado utilizar produtos que contenham querosene, álcool ou solvente.


Observação: O produto pode apresentar tonalidade e tamanho da estampa diferente da visualizada no monitor.


Dúvidas frequentes:



- Preciso utilizar cola? Não, o produto é auto-adesivo.




Indicado para: farmácia, hospital, clínica estética, salão de beleza, clínica médica, laboratório, médico dermatologista, faculdade, sala de exames, pronto atendimento, escolas, etc.